Title: Exercici 2: healthy
Course: AWS: Amazon Web Service > Section: ELB (Elastic Load Balancers)

Exercici 1: En una de les dues màquines EC2, apageu-la o bé executeu:

$ sudo move /var/www/index.html /var/www/index2.html

Què passa quan entreu al ELB?

Estan les dues màquines “healthy”?

Torneu a canviar engegar la màquina apagada o bé renombreu index2.html per index.html i descriviu els canvis.