Title: Exercici 3
Course: AWS: Amazon Web Service > Section: RDS (Amazon Relational Database Service)

Exercici 3: Wordpress llegeix i escriu a la mateixa base de dades i no està preparat per distingir entre la base de dades mestra i “read replicas”. Quin problema ens podem trobar per escalar la base de dades de Wordpress. Es pot escalar horitzontalment? I verticalment?